1 5 9 6

2,54

F09

1 2

J2

R3 R4

R1

R2

R5 C2

F1

F2 S1

DZ1

J1

IC1

Q1

J P 1

J P 2

C1 D1

J P 3

IC2

D2

D3

J3

J4

J5

J6

F09H-2.54

470

150

100 4n7

DS2480B-DIL_ADAPTER

21 3

BSS110

1μ

DS9503DUAL-DIL_ADAPTER